-- ============================================================
-- 调整菜单顺序
-- 版本：v2.0.008  日期：2026-03-13  作者：周启威
-- ============================================================

-- 调整FIIH质量管理菜单顺序为8
UPDATE sys_menu SET order_num = 8
WHERE path = 'fiihupgrade';

-- 调整能耗管理菜单顺序为10
UPDATE sys_menu SET order_num = 10
WHERE path = '/energy';

-- 调整安全管理菜单顺序为10
UPDATE sys_menu SET order_num = 10
WHERE path = 'safe';

-- ============================================================
-- 为能耗管理添加合适的图标
-- ============================================================
-- 将能耗管理的图标从 'fa-solid:water' 改为 'fa-solid:bolt'（闪电图标，更符合能耗主题）
UPDATE sys_menu SET icon = 'fa-solid:bolt'
WHERE path = '/energy' AND menu_name = '能耗管理';

-- 说明：
-- fa-solid:bolt - 闪电图标，代表电力/能源
-- 其他可选图标：
-- - 'fa-solid:charging-station' - 充电站图标
-- - 'fa-solid:plug' - 插头图标
-- - 'fa-solid:fire' - 火焰图标（代表能源消耗）
-- - 'ep:lightning' - Element Plus 闪电图标
