-- =============================================
-- 设备维修计划优化 v1.0.64
-- 作者: 周启威
-- 日期: 2026-01-04
-- 描述: 新增设备点位字典类型，设备项目表增加字段
-- =============================================

-- 1. 新增字典类型：设备点位
INSERT INTO `sys_dict_type` (`dict_name`, `dict_type`, `status`, `create_by`, `create_time`, `remark`) 
VALUES ('设备点位', 'equipment_point', '0', 'admin', NOW(), '设备点位字典');

-- 2. 设备项目表增加设备ID和设备点位字段
ALTER TABLE `dm_inspection_item` ADD COLUMN `equipment_id` bigint DEFAULT NULL COMMENT '设备ID' AFTER `status`;
ALTER TABLE `dm_inspection_item` ADD COLUMN `equipment_point` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT '设备点位' AFTER `equipment_id`;
