-- =============================================
-- YIOT数据趋势分析菜单配置
-- 作者: jinzhong
-- 日期: 2025-12-17
-- 说明: 在YIOT模块下添加数据趋势分析二级菜单
-- =============================================

-- 查询YIOT父菜单ID（假设IoT设备管理的菜单ID为2380）
-- 如果父菜单ID不同，请根据实际情况修改parent_id

-- 插入数据趋势分析菜单
INSERT INTO sys_menu (menu_name, parent_id, order_num, path, component, is_frame, is_cache, menu_type, visible, status, perms, icon, create_by, create_time, update_by, update_time, remark)
VALUES ('数据趋势分析', 2380, 10, 'trend', 'mes/iot/trend/index', 1, 0, 'C', '0', '0', 'mes:iot:query', 'data-line', 'admin', NOW(), '', NULL, 'IOT数据趋势分析，支持多设备多参数比较');

-- 如果需要查询父菜单ID，可以使用以下SQL：
-- SELECT menu_id, menu_name, path FROM sys_menu WHERE path LIKE '%iot%' AND menu_type = 'M';

-- 如果需要删除该菜单（回滚用）：
-- DELETE FROM sys_menu WHERE menu_name = '数据趋势分析' AND component = 'mes/iot/trend/index';
